           Rechnerbenutzung am LRZ im Jahr 1992
           ------------------------------------

 1.  Auftragsklassen-Uebersicht    (01.01.92 - 26.03.92)
 -------------------------------------------------------

                      Auftraege     Systemzeit    mittlere Verweilz. 2)
 Rechner  Klasse     Anzahl    %   SRU/1000   %     vor Ausf.  in Ausf.
 ----------------------------------------------------------------------
 E (NVE)     A      175 415  60.88     370   2.86        0’          1’
             B       12 583   4.36     867   6.70        5’         10’
             C        1 245   0.43     795   6.14     2H10’         45’
             D          360   0.12   1 495  11.56     4H41’       2H45’
             E          694   0.24     118   0.91       16’         35’
             F          445   0.15     333   2.57     4H 4’       1H35’
 ----------------------------------------------------------------------
          A-F       190 742  66.19   3 978  30.76        2’          3’
 ----------------------------------------------------------------------
             K        2 715   0.94     478   3.69     5H51’         37’
             L        1 544   0.53   1 764  13.64   114H31’       1H57’
             M        1 150   0.39   1 647  12.73    75H31’       2H20’
             N        1 522   0.52     720   5.56    40H 3’       1H 3’
             O        1 949   0.67   1 599  12.36    39H26’       1H21’
 ----------------------------------------------------------------------
          K-O         8 880   3.08   6 208  48.00    46H60’       1H18’
 ----------------------------------------------------------------------
        Dialog       68 693  23.84   2 287  17.68                 1H13’
        Sonst1)      19 817   6.87     458   3.54                 1H19’
 ----------------------------------------------------------------------
        Summe       288 132         12 931
 ----------------------------------------------------------------------
 F (NVE)     A      147 302  64.12     309   2.32        0’          1’
             B        8 725   3.79     488   3.68        6’          6’
             C        1 110   0.48     807   6.08     1H34’         43’
             D          605   0.26   1 382  10.41     3H21’       1H22’
             E        1 615   0.70     198   1.49       24’         12’
             F          331   0.14     456   3.43     3H46’       2H16’
 ----------------------------------------------------------------------
          A-F       159 688  69.52   3 639  27.44        3’          2’
 ----------------------------------------------------------------------
             K        3 818   1.66     676   5.09     4H44’         24’
             L        1 422   0.61   1 998  15.06   113H21’       2H 9’
             M          882   0.38   1 958  14.76   162H 5’       3H14’
             N        1 237   0.53     651   4.90    18H52’       1H 9’
             O        1 209   0.52   1 791  13.50    90H24’       2H12’
 ----------------------------------------------------------------------
          K-O         8 568   3.73   7 074  53.34    53H 5’       1H21’
 ----------------------------------------------------------------------
        Dialog       50 444  21.96   2 146  16.17                 1H44’
        Sonst1)      10 993   4.78     403   3.03                 1H34’
 ----------------------------------------------------------------------
        Summe       229 693         13 263
 ----------------------------------------------------------------------

     Auftragsklassen-Uebersicht    (01.04.92 - 31.07.92)
     ---------------------------------------------------

                      Auftraege     Systemzeit    mittlere Verweilz. 2)
 Rechner  Klasse     Anzahl    %   SRU/1000   %     vor Ausf.  in Ausf.
 ----------------------------------------------------------------------
 H (NVE)     A      254 459  56.87     240   2.63        1’          1’
             B       11 508   2.57     434   4.76       58’         11’
             C        1 614   0.36     736   8.07     4H56’         47’
             D          918   0.20     760   8.33     6H58’       1H10’
             E          397   0.08      51   0.55    14H15’         56’
             F           97   0.02     234   2.56    42H45’       5H49’
 ----------------------------------------------------------------------
          A-F       268 993  60.12   2 455  26.93        9’          2’
 ----------------------------------------------------------------------
             K        1 612   0.36     152   1.66    27H 3’         31’
             L        3 172   0.70   1 090  11.96   115H25’         54’
             M        1 455   0.32   1 100  12.07   273H14’       1H46’
             N        5 482   1.22     493   5.41    24H50’         16’
             O        2 714   0.60     858   9.41    61H 4’         53’
 ----------------------------------------------------------------------
          K-O        14 435   3.22   3 694  40.52    76H50’         42’
 ----------------------------------------------------------------------
        Dialog      135 959  30.38   2 279  25.00                 1H31’
        Sonst1)      28 014   6.26     687   7.53                 1H 5’
 ----------------------------------------------------------------------
        Summe       447 401          9 114
 ----------------------------------------------------------------------

     Auftragsklassen-Uebersicht    (01.08.92 - 31.12.92)
     ---------------------------------------------------

                      Auftraege     Systemzeit    mittlere Verweilz. 2)
 Rechner  Klasse     Anzahl    %   SRU/1000   %     vor Ausf.  in Ausf.
 ----------------------------------------------------------------------
 H (NVE)     A      272 914  58.95     232   2.28        1’          1’
             B       12 779   2.76     477   4.68        7’          7’
             C        2 129   0.45     909   8.92     1H17’         39’
             D          653   0.14   1 147  11.26     3H46’       2H34’
             E          167   0.03      13   0.13     1H21’          7’
             F           43   0.00     176   1.73     8H57’       7H51’
 ----------------------------------------------------------------------
          A-F       288 685  62.35   2 955  29.01        3’          2’
 ----------------------------------------------------------------------
             K        1 374   0.29      77   0.75     5H46’         39’
             L        1 124   0.24     597   5.86    11H47’       1H44’
             M          278   0.06     960   9.43    61H55’       7H41’
             N        3 344   0.72   1 300  12.76    19H58’         39’
             O        1 573   0.33   1 538  15.09    51H30’       2H 3’
 ----------------------------------------------------------------------
          K-O         7 693   1.66   4 472  43.91    24H12’       1H21’
 ----------------------------------------------------------------------
        Dialog      134 416  29.03   2 208  21.67                 1H41’
        Sonst1)      32 144   6.94     550   5.39                 1H22’
 ----------------------------------------------------------------------
        Summe       462 938         10 185
 ----------------------------------------------------------------------

     Auftragsklassen-Uebersicht    (01.08.92 - 30.11.92)
     ---------------------------------------------------

                      Auftraege     Systemzeit    mittlere Verweilz. 2)
 Rechner  Klasse     Anzahl    %   SRU/1000   %     vor Ausf.  in Ausf.
 ----------------------------------------------------------------------
 L (YEL)     A        4 367   7.29   1 819  12.52       45’         17’
             B          513   0.85   6 096  41.96    26H10’       5H50’
             C          173   0.28     241   1.65     3H31’         45’
             D          302   0.50   2 065  14.21    12H53’       3H31’
        Express         103   0.17       4   0.03        0’          2’
        Garbage          12   0.02       0   0.00        2’          0’
 ----------------------------------------------------------------------
     A-E X,Garbage    5 470   9.13  10 225  70.39     3H52’         60’
 ----------------------------------------------------------------------
             J           90   0.15     320   2.20     7H 5’       2H11’
             K          151   0.25     849   5.84    16H47’       4H41’
             L            7   0.01       1   0.00     3H33’          5’
             M          141   0.23     882   6.06    10H10’       4H46’
 ----------------------------------------------------------------------
          J-M           389   0.64   2 052  14.12    11H54’       4H 3’
 ----------------------------------------------------------------------
        Dialog        1 247   2.08     207   1.42                 3H 9’
        Sonst1)      52 789  88.13   2 043  14.06                 1H 5’
 ----------------------------------------------------------------------
        Summe        59 895         14 526
 ----------------------------------------------------------------------

     Auftragsklassen-Uebersicht    (01.12.92 - 31.12.92)
     ---------------------------------------------------

                      Auftraege     Systemzeit    mittlere Verweilz. 2)
 Rechner  Klasse     Anzahl    %   SRU/1000   %     vor Ausf.  in Ausf.
 ----------------------------------------------------------------------
 L (YEL)     A          889   4.17      13   2.91       11’          6’
             B          299   1.40     128  27.93     4H28’       1H42’
             C            4   0.01       0   0.00     2H54’          0’
             D           48   0.22      33   7.26     2H12’       2H39’
        Express         918   4.30       0   0.07        0’          0’
        Garbage           4   0.01       0   0.00    53H51’          0’
 ----------------------------------------------------------------------
     A-E X,Garbage    2 162  10.14     174  38.18       51’         20’
 ----------------------------------------------------------------------
             J          139   0.65      19   4.09     8H 6’         30’
             K          162   0.76     122  26.79    16H 5’       3H23’
             L            3   0.01       0   0.00     2H38’          0’
             M           69   0.32      90  19.63    17H36’       5H39’
 ----------------------------------------------------------------------
          J-M           373   1.75     231  50.53    13H17’       2H42’
 ----------------------------------------------------------------------
        Dialog          392   1.84       6   1.32                 3H35’
        Sonst1)      18 375  86.25      45   9.95                   33’
 ----------------------------------------------------------------------
        Summe        21 302            457
 ----------------------------------------------------------------------

     Auftragsklassen-Uebersicht    (01.01.92 - 31.12.92)
     ---------------------------------------------------

                      Auftraege     Systemzeit    mittlere Verweilz. 2)
 Rechner  Klasse     Anzahl    %   SRU/1000   %     vor Ausf.  in Ausf.
 ----------------------------------------------------------------------
 Y (YMP)     A       81 306  11.79   1 855   1.57        4’          5’
             B       14 522   2.10   7 962   6.76       50’         24’
             C        4 558   0.66   9 064   7.70     1H43’       1H30’
             D       18 863   2.73   4 320   3.67       29’         14’
             E        4 982   0.72   5 599   4.75     1H15’         55’
             F        2 601   0.37  10 796   9.17     4H55’       3H10’
             G        4 406   0.63   1 542   1.31     1H56’         27’
             H        2 407   0.34  10 256   8.71     8H39’       3H35’
             I           26   0.00     170   0.14     5H47’       5H49’
        Express      22 997   3.33      79   0.06        2’          2’
        Magtape          25   0.00       0   0.00        0’         52’
        Garbage         102   0.01       0   0.00    86H 1’          0’
 ----------------------------------------------------------------------
     A-I,X,Mag.,Ga. 156 795  22.73  51 643  43.89       35’         19’
 ----------------------------------------------------------------------
             J       34 800   5.04   4 417   3.75     4H47’          7’
             K        9 735   1.41   8 710   7.40    14H30’         50’
             L        3 057   0.44  11 480   9.75    77H11’       3H26’
             M        7 176   1.04   3 924   3.33    23H16’         32’
             N        3 434   0.49   8 471   7.19    78H 4’       2H22’
             O        4 620   0.67  15 066  12.80    96H49’       3H18’
             P        1 029   0.14     930   0.79    45H45’       1H 7’
             Q        8 101   1.17   9 377   7.96    51H43’       1H37’
 ----------------------------------------------------------------------
          J-Q        71 952  10.43  62 376  53.01    26H18’         54’
 ----------------------------------------------------------------------
        Dialog        9 004   1.30     194   0.16                 3H58’
        Sonst1)     451 796  65.52   3 447   2.92                   34’
 ----------------------------------------------------------------------
        Summe       689 547        117 659
 ----------------------------------------------------------------------

 Bemerkungen:
 ------------
 1. "Sonstige" Auftraege sind
     - alle Auftraege mit fehlerhafter Klassenbezeichnung
     - alle wegen z.B. fehlerhafter Usernumber nicht korrekten Auftraege
     - Systemauftraege
     - Ausgabeauftraege, die keiner Benutzernummer zugeordnet werden
       konnten.
 2. Die Verweilzeiten eines Auftrages sind folgendermassen unterteilt
    a) vor Ausfuehrung: vom Eintreffen im System bis zum Beginn der
       Bearbeitung.
    b) in Ausfuehrung: vom Beginn bis zum Ende des (Rechen-) Auftrags.
    c) Warte- und Ausgabezeit der Ausgabeauftraege (diese Zeiten sind
       in der Uebersicht nicht miterfasst).
 3. Die Systemzeit (SRU) ist bei der Cyber 2000V (H) und der CRAY (Y)
    gleich der CPU-Zeit.
 4. Die Systemzeit (SRU) ist an der CRAY-EL (L) bis 30.11.92 gleich
    der CPU-Zeit.
 5. Die Systemzeit (SRU) ist an der CRAY-EL (L) ab 1.12.92  1/10
    der CPU-Zeit.

 2. Rechenzeitverbrauch der Fachbereiche an den CYBER-Anlagen NOS/VE
 -------------------------------------------------------------------
                        (01.01.92 - 26.03.92)
                        ---------------------

                                             Auftrags-       Rechenzeit
                                              anzahl            CPU
   I. Technische Universitaet Muenchen              %         H      %
      --------------------------------
      0. Zentralbereich, Verwaltung         2012   0.4      16.17   0.2
      1. Mathematik und Informatik          5621   1.1     126.69   1.7
      2. Physik                            53104  10.3     278.61   3.8
      3. Chemie, Biologie und               7720   1.5     661.03   9.1
         Geowissenschaften
      4. Wirtschafts- und                    243   0.0       0.67   0.0
         Sozialwissenschaften
      5. Bauingenieur- und                  6360   1.2     290.85   4.0
         Vermessungswesen
      6. Architektur                           0   0.0       0.00   0.0
      7. Maschinenwesen                    85654  16.5     860.25  11.8
      8. Elektrotechnik                    10347   2.0     188.04   2.6
      9. Landwirtschaft und                 5177   1.0      15.17   0.2
         Gartenbau
     10. Brauwesen, Lebensmitteltech-        298   0.1      27.80   0.4
         nologie u. Milchwissenschaft
     11. Medizin                            1200   0.2      31.44   0.4
                                        -------------------------------
                        Summe I           177736  34.3    2496.71  34.3

  II. Ludwig-Maximilians-Universitaet
      -------------------------------
      0. Zentralbereich, Verwaltung           26   0.0       0.93   0.0
      1. Katholische Theologie                 0   0.0       0.00   0.0
      2. Evangelische Theologie                0   0.0       0.00   0.0
      3. Juristischer Fachbereich              0   0.0       0.00   0.0
      4. Betriebswirtschaft                 1585   0.3      12.51   0.2
      5. Volkswirtschaft                     824   0.2       1.32   0.0
      6. Forstwirtschaft                     246   0.0       0.94   0.0
      7. Medizin                            3032   0.6      15.85   0.2
      8. Tiermedizin                         378   0.1       0.70   0.0
      9. Geschichts- und Kunst-               29   0.0       0.20   0.0
         wissenschaften
     10. Philosophie, Wissenschafts-         795   0.2      29.68   0.4
         theorie und Statistik
     11. Psychologie und Paedagogik          944   0.2       1.50   0.0
     12. Altertumskunde und                  271   0.1       0.63   0.0
         Kulturwissenschaften
     13. Sprach- und Literatur-              200   0.0       0.59   0.0
         wissenschaft 1
     14. Sprach- und Literatur-              705   0.1       0.92   0.0
         wissenschaft 2
     15. Sozialwissenschaften               1055   0.2      31.26   0.4
     16. Mathematik                         5899   1.1      70.34   1.0
     17. Physik                           163328  31.5    2827.42  38.9
     18. Chemie und Pharmazie               6114   1.2     950.28  13.1
     19. Biologie                           1148   0.2       2.02   0.0
     20. Geowissenschaften                 11779   2.3     261.16   3.6
                                        -------------------------------
                        Summe II          198358  38.3    4208.26  57.8

 III. Bayerische Akademie
      der Wissenschaften
      1. LRZ                              104512  20.2     353.14   4.9
      2. Philosophisch-historische           384   0.1       6.07   0.1
         Klasse
      2. Mathematisch-natur-               16449   3.2     140.13   1.9
         wissenschaftliche Klasse
                                        -------------------------------
                        Summe III         121345  23.4     499.34   6.9

  IV. Sonstige Bayerische

      Hochschulen
      1. Fachhochschule Muenchen            2092   0.4      14.43   0.2
      2. Universitaet Augsburg               954   0.2       0.56   0.0
      3. Universitaet Bamberg                 14   0.0       0.01   0.0
      4. Universitaet Bayreuth               678   0.1       0.71   0.0
      5. Universitaet Eichstaett               0   0.0       0.00   0.0
      6. Universitaet                       5806   1.1      41.23   0.6
         Erlangen - Nuernberg
      7. Universitaet Passau                   0   0.0       0.00   0.0
      8. Universitaet Regensburg            5454   1.1       7.46   0.1
      9. Universitaet Wuerzburg             3956   0.8       2.04   0.0
     10. Sonstige Hochschulen                455   0.1       0.68   0.0
         oder Fachhochschulen
                                        -------------------------------
                        Summe IV           19409   3.7      67.13   0.9

   V. Verschiedene
      1. Koerperschaften                     348   0.1       0.55   0.0
      2. Sonstige                            629   0.1       4.16   0.1
                                        -------------------------------
                        Summe V              977   0.2       4.71   0.1
                        -----------------------------------------------
                        Gesamtsumme       517825 100.0    7276.16 100.0

    Rechenzeitverbrauch der Fachbereiche an der CYBER-Anlage NOS/VE
    ---------------------------------------------------------------
                        (01.04.92 - 31.12.92)
                        ---------------------

                                             Auftrags-       Rechenzeit
                                              anzahl            CPU
   I. Technische Universitaet Muenchen              %         H      %
      --------------------------------
      0. Zentralbereich, Verwaltung         3574   0.4       9.11   0.2
      1. Mathematik und Informatik          9739   1.1      59.35   1.1
      2. Physik                            76940   8.5     195.25   3.6
      3. Chemie, Biologie und              12989   1.4      33.42   0.6
         Geowissenschaften
      4. Wirtschafts- und                   1025   0.1       2.48   0.0
         Sozialwissenschaften
      5. Bauingenieur- und                 10593   1.2     232.85   4.3
         Vermessungswesen
      6. Architektur                         188   0.0       0.62   0.0
      7. Maschinenwesen                   128128  14.1     779.02  14.5
      8. Elektrotechnik                    30804   3.4     171.38   3.2
      9. Landwirtschaft und                 7091   0.8      16.06   0.3
         Gartenbau
     10. Brauwesen, Lebensmitteltech-        642   0.1       4.89   0.1
         nologie u. Milchwissenschaft
     11. Medizin                            3090   0.3      18.54   0.3
                                        -------------------------------
                        Summe I           284803  31.3    1522.97  28.4

  II. Ludwig-Maximilians-Universitaet
      -------------------------------
      0. Zentralbereich, Verwaltung          388   0.0       0.27   0.0
      1. Katholische Theologie                 0   0.0       0.00   0.0
      2. Evangelische Theologie                0   0.0       0.00   0.0
      3. Juristischer Fachbereich              0   0.0       0.00   0.0
      4. Betriebswirtschaft                 2324   0.3       5.08   0.1
      5. Volkswirtschaft                    3374   0.4       2.51   0.0
      6. Forstwirtschaft                     455   0.0       0.71   0.0
      7. Medizin                            7422   0.8      25.29   0.5
      8. Tiermedizin                         652   0.1       0.88   0.0
      9. Geschichts- und Kunst-              157   0.0       1.26   0.0
         wissenschaften
     10. Philosophie, Wissenschafts-        2417   0.3      39.15   0.7
         theorie und Statistik
     11. Psychologie und Paedagogik         1153   0.1       0.72   0.0
     12. Altertumskunde und                  697   0.1       0.65   0.0
         Kulturwissenschaften
     13. Sprach- und Literatur-              601   0.1       0.79   0.0
         wissenschaft 1
     14. Sprach- und Literatur-             1978   0.2       1.72   0.0
         wissenschaft 2
     15. Sozialwissenschaften               5401   0.6      45.09   0.8
     16. Mathematik                        13343   1.5     103.69   1.9
     17. Physik                           278057  30.5    2572.73  48.0
     18. Chemie und Pharmazie              15456   1.7     291.84   5.4
     19. Biologie                           2261   0.2       1.51   0.0
     20. Geowissenschaften                 21733   2.4     151.03   2.8
                                        -------------------------------
                        Summe II          357869  39.3    3244.92  60.5

 III. Bayerische Akademie
      der Wissenschaften
      1. LRZ                              187214  20.6     418.47   7.8
      2. Philosophisch-historische          1481   0.2       4.47   0.1
         Klasse
      2. Mathematisch-natur-               31286   3.4      91.03   1.7
         wissenschaftliche Klasse
                                        -------------------------------
                        Summe III         219981  24.2     513.97   9.6

  IV. Sonstige Bayerische

      Hochschulen
      1. Fachhochschule Muenchen            8749   1.0      31.80   0.6
      2. Universitaet Augsburg              2221   0.2       0.53   0.0
      3. Universitaet Bamberg                 18   0.0       0.00   0.0
      4. Universitaet Bayreuth               620   0.1       0.21   0.0
      5. Universitaet Eichstaett               0   0.0       0.00   0.0
      6. Universitaet                      13689   1.5      10.53   0.2
         Erlangen - Nuernberg
      7. Universitaet Passau                   0   0.0       0.00   0.0
      8. Universitaet Regensburg           13713   1.5       7.14   0.1
      9. Universitaet Wuerzburg             4280   0.5       1.03   0.0
     10. Sonstige Hochschulen               1510   0.2       1.08   0.0
         oder Fachhochschulen
                                        -------------------------------
                        Summe IV           44800   4.9      52.32   1.0

   V. Verschiedene
      1. Koerperschaften                     715   0.1       0.43   0.0
      2. Sonstige                           2171   0.2      25.99   0.5
                                        -------------------------------
                        Summe V             2886   0.3      26.43   0.5
                        -----------------------------------------------
                        Gesamtsumme       910339 100.0    5360.60 100.0

    Rechenzeitverbrauch der Fachbereiche an der CRAY Y-MP des LRZ
    -------------------------------------------------------------
                        (01.01.92 - 31.12.92)
                        ---------------------

                                             Auftrags-       Rechenzeit
                                              anzahl            CPU
   I. Technische Universitaet Muenchen              %         H      %
      --------------------------------
      0. Zentralbereich, Verwaltung          883   0.1     154.25   0.5
      1. Mathematik und Informatik          1806   0.3      28.58   0.1
      2. Physik                            17333   2.5    1566.99   4.8
      3. Chemie, Biologie und              47263   6.9    2067.32   6.3
         Geowissenschaften
      4. Wirtschafts- und                      0   0.0       0.00   0.0
         Sozialwissenschaften
      5. Bauingenieur- und                    38   0.0       0.02   0.0
         Vermessungswesen
      6. Architektur                           0   0.0       0.00   0.0
      7. Maschinenwesen                    76755  11.1    7199.09  22.0
      8. Elektrotechnik                     8699   1.3    1049.35   3.2
      9. Landwirtschaft und                    0   0.0       0.00   0.0
         Gartenbau
     10. Brauwesen, Lebensmitteltech-        213   0.0       6.89   0.0
         nologie u. Milchwissenschaft
     11. Medizin                              19   0.0       0.00   0.0
                                        -------------------------------
                        Summe I           153009  22.2   12072.50  36.9

  II. Ludwig-Maximilians-Universitaet
      -------------------------------
      0. Zentralbereich, Verwaltung            0   0.0       0.00   0.0
      1. Katholische Theologie                 0   0.0       0.00   0.0
      2. Evangelische Theologie                0   0.0       0.00   0.0
      3. Juristischer Fachbereich              0   0.0       0.00   0.0
      4. Betriebswirtschaft                    0   0.0       0.00   0.0
      5. Volkswirtschaft                       0   0.0       0.00   0.0
      6. Forstwirtschaft                       0   0.0       0.00   0.0
      7. Medizin                             594   0.1      76.67   0.2
      8. Tiermedizin                           0   0.0       0.00   0.0
      9. Geschichts- und Kunst-                0   0.0       0.00   0.0
         wissenschaften
     10. Philosophie, Wissenschafts-           0   0.0       0.00   0.0
         theorie und Statistik
     11. Psychologie und Paedagogik            0   0.0       0.00   0.0
     12. Altertumskunde und                    0   0.0       0.00   0.0
         Kulturwissenschaften
     13. Sprach- und Literatur-                0   0.0       0.00   0.0
         wissenschaft 1
     14. Sprach- und Literatur-                0   0.0       0.00   0.0
         wissenschaft 2
     15. Sozialwissenschaften                  0   0.0       0.00   0.0
     16. Mathematik                            0   0.0       0.00   0.0
     17. Physik                            56784   8.2    6124.33  18.7
     18. Chemie und Pharmazie              30868   4.5     750.25   2.3
     19. Biologie                              0   0.0       0.00   0.0
     20. Geowissenschaften                  1300   0.2     111.56   0.3
                                        -------------------------------
                        Summe II           89546  13.0    7062.80  21.6

 III. Bayerische Akademie
      der Wissenschaften
      1. LRZ                              285771  41.4     724.01   2.2
      2. Philosophisch-historische             0   0.0       0.00   0.0
         Klasse
      2. Mathematisch-natur-                3316   0.5     219.42   0.7
         wissenschaftliche Klasse
                                        -------------------------------
                        Summe III         289087  41.9     943.43   2.9

  IV. Sonstige Bayerische

      Hochschulen
      1. Fachhochschule Muenchen              52   0.0       0.14   0.0
      2. Universitaet Augsburg               706   0.1     229.09   0.7
      3. Universitaet Bamberg                 32   0.0       0.01   0.0
      4. Universitaet Bayreuth              9044   1.3    1124.85   3.4
      5. Universitaet Eichstaett               0   0.0       0.00   0.0
      6. Universitaet                     122322  17.7    8094.38  24.8
         Erlangen - Nuernberg
      7. Universitaet Passau                   0   0.0       0.00   0.0
      8. Universitaet Regensburg            9878   1.4    1320.61   4.0
      9. Universitaet Wuerzburg            12179   1.8    1793.46   5.5
     10. Sonstige Hochschulen                  0   0.0       0.00   0.0
         oder Fachhochschulen
                                        -------------------------------
                        Summe IV          154213  22.4   12562.52  38.4

   V. Verschiedene
      1. Koerperschaften                       0   0.0       0.00   0.0
      2. Sonstige                           3692   0.5      41.23   0.1
                                        -------------------------------
                        Summe V             3692   0.5      41.23   0.1
                        -----------------------------------------------
                        Gesamtsumme       689547 100.0   32682.48 100.0

    Rechenzeitverbrauch der Fachbereiche an der CRAY Y-MP EL des LRZ
    ----------------------------------------------------------------
                        (01.08.92 - 30.11.92)
                        ---------------------

                                             Auftrags-       Rechenzeit
                                              anzahl            CPU
   I. Technische Universitaet Muenchen              %         H      %
      --------------------------------
      0. Zentralbereich, Verwaltung            0   0.0       0.00   0.0
      1. Mathematik und Informatik            65   0.1       1.92   0.0
      2. Physik                             2150   3.6     830.61  20.6
      3. Chemie, Biologie und               1993   3.3     402.13  10.0
         Geowissenschaften
      4. Wirtschafts- und                      0   0.0       0.00   0.0
         Sozialwissenschaften
      5. Bauingenieur- und                     0   0.0       0.00   0.0
         Vermessungswesen
      6. Architektur                           0   0.0       0.00   0.0
      7. Maschinenwesen                     5572   9.3    1900.65  47.1
      8. Elektrotechnik                      459   0.8     323.38   8.0
      9. Landwirtschaft und                    0   0.0       0.00   0.0
         Gartenbau
     10. Brauwesen, Lebensmitteltech-        129   0.2      10.43   0.3
         nologie u. Milchwissenschaft
     11. Medizin                              42   0.1       0.08   0.0
                                        -------------------------------
                        Summe I            10410  17.4    3469.20  86.0

  II. Ludwig-Maximilians-Universitaet
      -------------------------------
      0. Zentralbereich, Verwaltung            0   0.0       0.00   0.0
      1. Katholische Theologie                 0   0.0       0.00   0.0
      2. Evangelische Theologie                0   0.0       0.00   0.0
      3. Juristischer Fachbereich              0   0.0       0.00   0.0
      4. Betriebswirtschaft                    0   0.0       0.00   0.0
      5. Volkswirtschaft                       0   0.0       0.00   0.0
      6. Forstwirtschaft                       0   0.0       0.00   0.0
      7. Medizin                               0   0.0       0.00   0.0
      8. Tiermedizin                           0   0.0       0.00   0.0
      9. Geschichts- und Kunst-                0   0.0       0.00   0.0
         wissenschaften
     10. Philosophie, Wissenschafts-           0   0.0       0.00   0.0
         theorie und Statistik
     11. Psychologie und Paedagogik            0   0.0       0.00   0.0
     12. Altertumskunde und                    0   0.0       0.00   0.0
         Kulturwissenschaften
     13. Sprach- und Literatur-                0   0.0       0.00   0.0
         wissenschaft 1
     14. Sprach- und Literatur-                0   0.0       0.00   0.0
         wissenschaft 2
     15. Sozialwissenschaften                  0   0.0       0.00   0.0
     16. Mathematik                            0   0.0       0.00   0.0
     17. Physik                             1551   2.6     425.72  10.6
     18. Chemie und Pharmazie                260   0.4      18.36   0.5
     19. Biologie                              0   0.0       0.00   0.0
     20. Geowissenschaften                     0   0.0       0.00   0.0
                                        -------------------------------
                        Summe II            1811   3.0     444.08  11.0

 III. Bayerische Akademie
      der Wissenschaften
      1. LRZ                               47409  79.2     114.04   2.8
      2. Philosophisch-historische             0   0.0       0.00   0.0
         Klasse
      2. Mathematisch-natur-                   0   0.0       0.00   0.0
         wissenschaftliche Klasse
                                        -------------------------------
                        Summe III          47409  79.2     114.04   2.8

  IV. Sonstige Bayerische

      Hochschulen
      1. Fachhochschule Muenchen               0   0.0       0.00   0.0
      2. Universitaet Augsburg                 0   0.0       0.00   0.0
      3. Universitaet Bamberg                  0   0.0       0.00   0.0
      4. Universitaet Bayreuth                 0   0.0       0.00   0.0
      5. Universitaet Eichstaett               0   0.0       0.00   0.0
      6. Universitaet                          0   0.0       0.00   0.0
         Erlangen - Nuernberg
      7. Universitaet Passau                   0   0.0       0.00   0.0
      8. Universitaet Regensburg               0   0.0       0.00   0.0
      9. Universitaet Wuerzburg                0   0.0       0.00   0.0
     10. Sonstige Hochschulen                  0   0.0       0.00   0.0
         oder Fachhochschulen
                                        -------------------------------
                        Summe IV               0   0.0       0.00   0.0

   V. Verschiedene
      1. Koerperschaften                       0   0.0       0.00   0.0
      2. Sonstige                            265   0.4       7.64   0.2
                                        -------------------------------
                        Summe V              265   0.4       7.64   0.2
                        -----------------------------------------------
                        Gesamtsumme        59895 100.0    4034.97 100.0

    Rechenzeitverbrauch der Fachbereiche an der CRAY Y-MP EL des LRZ
    ----------------------------------------------------------------
                        (01.11.92 - 31.12.92)
                        ---------------------

                                             Auftrags-       Rechenzeit
                                              anzahl            CPU
   I. Technische Universitaet Muenchen              %         H      %
      --------------------------------
      0. Zentralbereich, Verwaltung            0   0.0       0.00   0.0
      1. Mathematik und Informatik            65   0.3       2.16   0.2
      2. Physik                              410   1.9     203.90  16.1
      3. Chemie, Biologie und                342   1.6      40.71   3.2
         Geowissenschaften
      4. Wirtschafts- und                      0   0.0       0.00   0.0
         Sozialwissenschaften
      5. Bauingenieur- und                     0   0.0       0.00   0.0
         Vermessungswesen
      6. Architektur                           0   0.0       0.00   0.0
      7. Maschinenwesen                     2478  11.6     837.17  66.0
      8. Elektrotechnik                       91   0.4      38.93   3.1
      9. Landwirtschaft und                    0   0.0       0.00   0.0
         Gartenbau
     10. Brauwesen, Lebensmitteltech-          0   0.0       0.00   0.0
         nologie u. Milchwissenschaft
     11. Medizin                               0   0.0       0.00   0.0
                                        -------------------------------
                        Summe I             3386  15.9    1122.88  88.5

  II. Ludwig-Maximilians-Universitaet
      -------------------------------
      0. Zentralbereich, Verwaltung            0   0.0       0.00   0.0
      1. Katholische Theologie                 0   0.0       0.00   0.0
      2. Evangelische Theologie                0   0.0       0.00   0.0
      3. Juristischer Fachbereich              0   0.0       0.00   0.0
      4. Betriebswirtschaft                    0   0.0       0.00   0.0
      5. Volkswirtschaft                       0   0.0       0.00   0.0
      6. Forstwirtschaft                       0   0.0       0.00   0.0
      7. Medizin                               0   0.0       0.00   0.0
      8. Tiermedizin                           0   0.0       0.00   0.0
      9. Geschichts- und Kunst-                0   0.0       0.00   0.0
         wissenschaften
     10. Philosophie, Wissenschafts-           0   0.0       0.00   0.0
         theorie und Statistik
     11. Psychologie und Paedagogik            0   0.0       0.00   0.0
     12. Altertumskunde und                    0   0.0       0.00   0.0
         Kulturwissenschaften
     13. Sprach- und Literatur-                0   0.0       0.00   0.0
         wissenschaft 1
     14. Sprach- und Literatur-                0   0.0       0.00   0.0
         wissenschaft 2
     15. Sozialwissenschaften                  0   0.0       0.00   0.0
     16. Mathematik                            0   0.0       0.00   0.0
     17. Physik                              983   4.6      90.56   7.1
     18. Chemie und Pharmazie                249   1.2      10.74   0.8
     19. Biologie                              0   0.0       0.00   0.0
     20. Geowissenschaften                     0   0.0       0.00   0.0
                                        -------------------------------
                        Summe II            1232   5.8     101.30   8.0

 III. Bayerische Akademie
      der Wissenschaften
      1. LRZ                               16487  77.4      42.28   3.3
      2. Philosophisch-historische             0   0.0       0.00   0.0
         Klasse
      2. Mathematisch-natur-                   1   0.0       0.00   0.0
         wissenschaftliche Klasse
                                        -------------------------------
                        Summe III          16488  77.4      42.28   3.3

  IV. Sonstige Bayerische

      Hochschulen
      1. Fachhochschule Muenchen               0   0.0       0.00   0.0
      2. Universitaet Augsburg                10   0.0       0.00   0.0
      3. Universitaet Bamberg                  0   0.0       0.00   0.0
      4. Universitaet Bayreuth                 0   0.0       0.00   0.0
      5. Universitaet Eichstaett               0   0.0       0.00   0.0
      6. Universitaet                          0   0.0       0.00   0.0
         Erlangen - Nuernberg
      7. Universitaet Passau                   0   0.0       0.00   0.0
      8. Universitaet Regensburg               0   0.0       0.00   0.0
      9. Universitaet Wuerzburg                0   0.0       0.00   0.0
     10. Sonstige Hochschulen                  0   0.0       0.00   0.0
         oder Fachhochschulen
                                        -------------------------------
                        Summe IV              10   0.0       0.00   0.0

   V. Verschiedene
      1. Koerperschaften                       0   0.0       0.00   0.0
      2. Sonstige                            186   0.9       2.50   0.2
                                        -------------------------------
                        Summe V              186   0.9       2.50   0.2
                        -----------------------------------------------
                        Gesamtsumme        21302 100.0    1268.97 100.0